

INTERFACE MODULE CLib;

PROCEDURE Heure  EXTERNAL heure (VAR sec : CARDINAL; VAR usec : CARDINAL);

PROCEDURE StrToLReal EXTERNAL stolreal 
 (
  S : ARRAY OF CHAR;
  VAR x : LONGREAL
  );
  
PROCEDURE LRealToStr EXTERNAL lrealtos
  (
   x : LONGREAL;
   i : INTEGER;
   VAR S : ARRAY OF CHAR
   );
END CLib.
