

DEFINITION MODULE SIM;


VAR
   TimeSimul : LONGREAL; (* L'instant courant de la simulation.           *)
   Fin : BOOLEAN;       (* Devient TRUE lorsque la simulation doit se     *)
                        (* terminer (appel a Stop ou liste d'even. vide). *)


PROCEDURE Init;


PROCEDURE Start;


PROCEDURE Stop;


PROCEDURE Time () : LONGREAL;


END SIM.
