

DEFINITION MODULE SCATTER;
FROM UNIFORM IMPORT Gener01;

PROCEDURE PlotBatch
   ( VAR G : Gener01;
         F : ARRAY OF CHAR
   );


PROCEDURE PlotBatchDef2
   ( VAR G : Gener01;
         F : ARRAY OF CHAR;
         N : LONGINT
   );


PROCEDURE PlotScreen (VAR G : Gener01);


END SCATTER.
